General Unit Conversion

Length Converter

INPUT :

centimeters to inches

inches to centimeters

inches to feet

feet to inches

feet to yards

yards to feet

meters to feet

Feet to Meters

Miles to Kilometers

Kilometers to miles

OUTPUT :

Weight Converter

INPUT :

Grams to Ounces

Ounces to Grams

Pounds to Ounces

Ounces to Pounds

Kilograms to Pounds

Pounds to Kilograms

OUTPUT :

Volume Converter

INPUT :

fl Ounces to Cups

Cups to fl Ounces

fl Ounces to Pints

Pints to fl Ounces

Pints to Quarts

Quarts to Pints

Liters to Quarts

Quarts to Liters

Quarts to Gallons

Gallons to Quarts

OUTPUT :

Temperature Converter

INPUT :

Celsius to Fahrenheit

Fahrenheit to Celsius

Celsius to Kelvin

Kelvin to Celsius

Fahrenheit to Kelvin

Kelvin to Fahrenheit

OUTPUT :